0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 x 10^6 -3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0 x 10^4

Scer chr7

YGR251W

YGR252W (GCN5)

YGR253C (PUP2)

YGR254W (ENO1)

YGR255C (COQ6) tT(UGU)G2 (TT(UGU)G2)

YGR256W (GND2)

YGR257C

YGR258C (RAD2)

YGR259C

YGR260W (TNA1)

YGR261C (APL6)

YGR262C

YGR263C

YGR264C (MES1)

YGR265W

YGR266W

YGR267C (FOL2)

YGR268C

YGR269W

YGR270W (YTA7)

YGR271W

YGR272C

YGR273C

YGR274C (TAF145)

YGR275W (RTT102)

YGR276C (RNH70)

YGR277C

YGR278W

YGR279C (SCW4)

YGR280C

YGR281W (YOR1)

Spar contig291

YGR248W

NoHit9161

NoHit9162

NoHit9163

YGR249W

YGR250C

NoHit9215

NoHit9217

NoHit9309

NoHit9310

NoHit9317

TyElmt_4 hits at 63%

TyElmt_18 hits at 60%

TyElmt_11 hits at 52%

Smik contig791

NoHit8890

NoHit8878

YGR256W

NoHit8845

NoHit8844

Smik contig790

NoHit8776

YGR282C

YGR283C

YGR284C

YGR285C

YGR286C

Sbay contig703

NoHit9331

NoHit9330

NoHit9323

NoHit9315

NoHit9298

Sbay contig704 Sbay contig706

YGR258C

NoHit9268

NoHit9265

YGR260W

Sbay contig707 Sbay contig711 Sbay contig712 Sbay contig713 Sbay contig874

NoHit9138

Scer ChrVII tile 21 positions 1000kbp to 1050kbp aligned against Spar Smik Sbay